en	[[!meta robots="noindex"]]

en	The *Unsafe Browser* does not use Tor. The websites that you visit can see your real IP address.
pt	O *Navegador não-confiável* não usa a rede Tor. Ao usá-lo, os sites que você visita podem ver o seu endereço IP verdadeiro.

en	This is why we recommend that you:
pt	É por isso que te recomendamos:

en	Only use the *Unsafe Browser* to sign in to a network using a captive portal or [[browse trusted web pages on the local network|advanced_topics/lan#browser]].
pt	Use o *Navegador Inseguro* somente para logar em uma rede que use portal cativo ou então para [[navegar em páginas web confiáveis na rede local|advanced_topics/lan#browser]].

en	Close the *Unsafe Browser* after signing in to the network.
pt	- Feche o *Navegador Inseguro* após fazer login na rede.