en	[[!meta title="Why is Tor slow?"]]
ru	[[!meta title="Почему Tor так медленно работает?"]]

en	Users often find that the Tor network is slow. This page describes some reasons that make Tor slow.
ru	Многие говорят, что Tor работает медленно. Давайте разберёмся в причинах.

en	Tor circuits lengthen the connections
ru	Tor удлиняет путь от вас до сайта

en	Tor provides anonymity by building circuits with three relays. So instead of connecting directly to the destination server, a connection is made between each relay of the circuit and this takes more time.
ru	Tor обеспечивает анонимность благодаря цепочкам с тремя узлами. Вместо того, чтобы прямо подключиться к нужному серверу, Tor пропускает соединение через каждый узел. Это занимает больше времени.

en	Furthermore, Tor tries to build circuits with relays in different countries which make connection travel more and appear slower.
ru	Более того, Tor пытается строить цепочки с узлами в разных странах. Больше расстояния – меньше скорость.

en	Quality of the relays
ru	Качество узлов

en	The Tor relays are run by volunteers in a decentralized way. So all relays are not of the same quality. Some are big and fast, while some others are smaller and slower. As a whole, the network could be faster if it had more capacity. To improve the capacity of the Tor network, you can either run a Tor relay yourself or [help existing relays](https://www.torservers.net/partners.html).
ru	Узлы Tor поддерживаются волонтёрами по всему миру. Эти узлы разного качества. Некоторые крупные и быстрые, другие поменьше и помедленнее. В целом, сеть работает тем быстрее, чем больше её пропускная способность. Чтобы её увеличить, вы можете либо запустить свой узел, либо [поддержать уже существующие узлы] (https://www.torservers.net/partners.html).

en	Misuse of the Tor network
ru	Злоупотребления сетью Tor

en	Some people misuse the Tor network, sometimes on purpose or sometimes by lack of knowledge. For instance, Tor is sometimes used to conduct [[!wikipedia Ddos#Distributed_attack desc="DDoS attacks"]]. By doing this, the Tor relays are the ones who actually suffer from the attack, instead of the intended target. Some people use [[!wikipedia Peer_to_peer desc="peer-to-peer software"]] through Tor which is bad for the network.
ru	Некоторые люди используют Tor ненадлежащим образом. Иногда это происходит умышленно, иногда по незнанию. Бывало, что через Tor шли [[!wikipedia_ru DoS-атака desc="DDoS-атаки"]]. При этом страдали узлы Tor, а не тот сайт, который изначально был целью атаки. Порой люди пропускали через Tor трафик приложений [[!wikipedia_ru Одноранговая_сеть desc="«точка-к-точке»"]], и это также негативно воздействовало на сеть.