en	[[!meta title="Managing the circuits of Tor"]]
fr	[[!meta title="Gérer les circuits de Tor"]]

en	*Onion Circuits* displays information about the current Tor circuits and connections.
fr	*Circuits onion* affiche des informations à propos du statut de Tor et des connexions.

en	To open **Onion Circuits**, click on the Tor status icon ([[!img lib/symbolic/tor-disconnected.png alt="Tor status menu" link="no" class="symbolic"]] or [[!img lib/symbolic/tor-connected.png alt="Tor status menu" link="no" class="symbolic"]]) in the top-right corner and choose **View Tor Circuits**.
fr	Pour ouvrir **Circuits onion**, cliquez sur l’icône de statut de Tor ([[!img lib/symbolic/tor-disconnected.png alt="Menu statut de Tor" link="no" class="symbolic"]] ou [[!img lib/symbolic/tor-connected.png alt="Menu statut de Tor" link="no" class="symbolic"]]) dans le coin en haut à droite et choisissez **Visualiser les circuits Tor**.

en	Understanding Tor circuits
fr	Comprendre les circuits Tor

en	If Tails is already [[connected to the Tor network|doc/anonymous_internet/tor]], a list of Tor circuits appears in the left pane of *Onion Circuits*.
fr	Si Tails est déjà [[connecté au réseau Tor|doc/anonymous_internet/tor]], une liste des circuits Tor apparaît dans le panneau de gauche de *Circuits onion*.

en	When you connect to a destination server, for example, when visiting a website, the connection appears in the list below the circuit it uses.
fr	Lorsque vous vous connectez à un serveur de destination, par exemple en visitant un site web, la connexion apparaît dans la liste sous le circuit qu'elle emprunte.

en	Click on a circuit to display the technical details about each relay in the right pane.
fr	Cliquez sur un circuit pour afficher des détails techniques à propos de chaque relai dans le panneau de droite.

en	[[!img onion-circuits.png class="screenshot" alt=""]]

en	Each Tor circuit is made of 3 Tor relays. In the example above, the connection to **tails.net** goes through the 3 relays **drk**, **kicka**, and **Quetzalcoatl**.
fr	Chaque circuit Tor est composé de 3 relais Tor. Dans l'exemple ci-dessus, la connexion à **tails.net** passe par les 3 relais **drk**, **kicka**, et **Quetzalcoatl**.

en	The first relay, here **drk**, is called the *entry guard*.
fr	Le premier relai, ici **drk**, est appelé le *garde d'entrée* (« entry guard »).

en	If you use a Tor bridge:
fr	Si vous utilisez un pont Tor :

en	Tor uses the bridge as your entry guard.
fr	Tor utilise ce pont comme votre garde d'entrée.

en	If you don't use a Tor bridge:
fr	Si vous n'utilisez pas un pont Tor :

en	Tor uses only 2 different relays as your entry guards, as a way of [protecting against *end-to-end correlation* attacks](https://support.torproject.org/about-tor/how-tor-works/entry-guards/).
fr	Tor utilise seulement 2 relais différents comme gardes d'entrée, en tant que moyen de [protection contre les attaques *de corrélation de bout en bout*](https://support.torproject.org/about-tor/how-tor-works/entry-guards/).

en	Your entry guards change every time you restart Tails.
fr	Votre garde d'entrée change à chaque fois que vous redémarrez Tails.

en	To keep the same entry guard across different Tails sessions, use a Tor bridge instead.
fr	Pour garder le même garde d'entrée à travers différentes sessions de Tails, utilisez un pont Tor à la place.

en	The second relay, here **kicka**, is called the *middle relay*.
fr	Le second relais, ici **kicka**, est appelé le *relai intermédiaire*.

en	The third relay, here **Quetzalcoatl**, is called the *exit node*.
fr	Le troisième relai, ici **Quetzalcoatl**, est appelé le *nœud de sortie*.

en	[[!img doc/anonymous_internet/tor/tor.png link="no" class="svg" alt="Schematics of a connection to Tor with the client, the 3 relays, and the destination server."]]
fr	[[!img doc/anonymous_internet/tor/tor.png link="no" class="svg" alt="Schéma d'une connexion vers Tor montrant le client, les trois relais, et le serveur de destination."]]

en	Closing and replacing a Tor circuit
fr	Fermer et remplacer un circuit Tor

en	You can close a given Tor circuit to help replace a particularly slow Tor circuit or troubleshoot issues on the Tor network. To do so:
fr	Vous pouvez fermer un circuit Tor donné pour aider à remplacer un circuit Tor particulièrement lent ou pour résoudre des problèmes sur le réseau Tor. Pour ce faire :

en	Right-click (on Mac, click with two fingers) on the circuit that you want to close.
fr	Faites un clic droit (sur Mac, cliquez avec deux doigts) sur le circuit que vous voulez fermer.

en	Choose **Close this circuit** in the shortcut menu.
fr	Choisissez **Close this circuit** dans le menu de raccourci.

en	When you close a circuit that is being used by an application, your application gets disconnected from this destination service.
fr	Quand vous fermez un circuit utilisé par une application, votre application est déconnectée de ce service de destination.

en	For example, when you close a circuit while Tor Browser is downloading a file, the download fails.
fr	Par exemple, lorsque vous fermez un circuit pendant que le Navigateur Tor télécharge un fichier, le téléchargement échoue.

en	If you connect to the same destination server again, Tor uses a different circuit to replace the circuit that you closed.
fr	Si vous vous connectez à nouveau au même serveur de destination, Tor utilise un circuit différent pour remplacer celui que vous avez fermé.

en	For example, if you download the same file again, Tor uses a new circuit.
fr	Par exemple, si vous téléchargez à nouveau le même fichier, Tor utilise un nouveau circuit.

en	Closing and replacing all Tor circuits
fr	Fermer et remplacer tous les circuits Tor

en	Tails restarts Tor and all circuits are replaced if you disconnect and reconnect from your local network, for example, by turning the Wi-Fi off and on again.
fr	Tails redémarre Tor et tous les circuits sont remplacés si vous vous déconnectez et reconnectez à votre réseau local, par exemple, en éteignant le Wi-Fi puis en le rallumant.