en	[[!meta title="Managing the circuits of Tor"]]
es	[[!meta title="Gestión de los circuitos de Tor"]]

en	*Onion Circuits* displays information about the current Tor circuits and connections.
es	*Onion Circuits* muestra información sobre los circuitos actuales y las conexiones de Tor.

en	To open **Onion Circuits**, click on the Tor status icon ([[!img lib/symbolic/tor-disconnected.png alt="Tor status menu" link="no" class="symbolic"]] or [[!img lib/symbolic/tor-connected.png alt="Tor status menu" link="no" class="symbolic"]]) in the top-right corner and choose **View Tor Circuits**.

en	Understanding Tor circuits

en	If Tails is already [[connected to the Tor network|doc/anonymous_internet/tor]], a list of Tor circuits appears in the left pane of *Onion Circuits*.

en	When you connect to a destination server, for example, when visiting a website, the connection appears in the list below the circuit it uses.
es	Cuando te conectas a un servidor de destino, por ejemplo al visitar un sitio web, la conexión aparece en la lista bajo el circuito que está utilizando.

en	Click on a circuit to display the technical details about each relay in the right pane.
es	Si seleccionas un circuito aparecerán detalles técnicos sobre los repetidores del circuito en el panel de la derecha.

en	[[!img onion-circuits.png class="screenshot" alt=""]]

en	Each Tor circuit is made of 3 Tor relays. In the example above, the connection to **tails.net** goes through the 3 relays **drk**, **kicka**, and **Quetzalcoatl**.

en	The first relay, here **drk**, is called the *entry guard*.
es	El primer repetidor, en este caso **drk**, se denomina *guarda de entrada*.

en	If you use a Tor bridge:

en	Tor uses the bridge as your entry guard.
es	Si tu configuraste un puente de Tor, tu puente es tu guardia de entrada.

en	If you don't use a Tor bridge:

en	Tor uses only 2 different relays as your entry guards, as a way of [protecting against *end-to-end correlation* attacks](https://support.torproject.org/about-tor/how-tor-works/entry-guards/).

en	Your entry guards change every time you restart Tails.

en	To keep the same entry guard across different Tails sessions, use a Tor bridge instead.

en	The second relay, here **kicka**, is called the *middle relay*.
es	El segundo repetidor, en este caso **kicka**, se denomina *repetidor intermedio*.

en	The third relay, here **Quetzalcoatl**, is called the *exit node*.
es	El tercer repetidor, en este caso **Qetzalcoatl**, se denomina nodo de salida.

en	[[!img doc/anonymous_internet/tor/tor.png link="no" class="svg" alt="Schematics of a connection to Tor with the client, the 3 relays, and the destination server."]]
es	[[!img doc/anonymous_internet/tor/tor.es.png link="no" alt="Esquema de una conexión a Tor con el cliente, los tres repetidores y el servidor de destino"]]

en	Closing and replacing a Tor circuit
es	Cerrar y cambiar un circuito de Tor

en	You can close a given Tor circuit to help replace a particularly slow Tor circuit or troubleshoot issues on the Tor network. To do so:
es	Puedes cerrar el circuito de Tor actual en el caso de que sea particularmente lento o tengas problemas de arranque de la red Tor. Para ello:

en	Right-click (on Mac, click with two fingers) on the circuit that you want to close.
es	Haz clic con el botón derecho (en un Mac, clic con dos dedos) sobre el circuito que quieres cerrar.

en	Choose **Close this circuit** in the shortcut menu.
es	Elige **Close this circuit** en el menu desplegable.

en	When you close a circuit that is being used by an application, your application gets disconnected from this destination service.
es	Cuando cierras un circuito que está siendo usado por una aplicación, esta es desconectada del servidor de destino.

en	For example, when you close a circuit while Tor Browser is downloading a file, the download fails.
es	Por ejemplo, cuando cierras un circuito mientras el Navegador Tor está descargando un archivo, la descarga falla.

en	If you connect to the same destination server again, Tor uses a different circuit to replace the circuit that you closed.
es	Si te conectas de nuevo al mismo servidor de destino, Tor utiliza un circuito diferente para reemplazar el circuito que cerraste.

en	For example, if you download the same file again, Tor uses a new circuit.
es	Por ejemplo, si descargas el mismo archivo otra vez, Tor utiliza un nuevo circuito.

en	Closing and replacing all Tor circuits
es	Cerrar y cambiar un circuito de Tor

en	Tails restarts Tor and all circuits are replaced if you disconnect and reconnect from your local network, for example, by turning the Wi-Fi off and on again.